﻿---
sidebar_position: 7
description: Установить таймаут  и другие функции для работы с HTTP-клиент в Открытом пакете интеграций - бесплатной open-source библиотеке интеграций для 1С:Предприятие 8, OneScript и CLI
keywords: [1C, 1С, 1С:Предприятие, 1С:Предприятие 8.3, API, Интеграция, Сервисы, Обмен, OneScript, CLI, HTTP-клиент]
---

import Tabs from '@theme/Tabs';
import TabItem from '@theme/TabItem';

# Установить таймаут 
 Устанавливает таймаут соединения



`Функция УстановитьТаймаут(Знач Значение) Экспорт`

  | Параметр | CLI опция | Тип | Обяз. | Назначение |
  |-|-|-|-|-|
  | Значение | - | Число | &#x2714; | Таймаут соединения |

  
  Возвращаемое значение:   ОбработкаОбъект.OPI_HTTPКлиент -  Этот же объект обработки

:::tip
Таймаут по умолчанию равен 3600 секунд
:::

:::caution
**NOCLI:** данный метод недоступен для использования в CLI версии
:::
<br/>


```bsl title="Пример использования для 1С:Предприятие/OneScript"
    URL = "https://bin.openintegrations.dev";
    URL = URL + "/get";

    Результат = OPI_ЗапросыHTTP.НовыйЗапрос()
        .Инициализировать()
        .УстановитьURL(URL)
        .УстановитьТаймаут(60) // <---
        .ОбработатьЗапрос("GET", Ложь)
        .ВернутьСоединение();
```
    



```json title="Результат"
НЕ JSON: HTTPСоединение
```
