---
sidebar_position: 8
sidebar_class_name: doc-no-cli
description: Получить лог  и другие функции для работы с MySQL в Открытом пакете интеграций - бесплатной open-source библиотеке интеграций для 1С:Предприятие 8, OneScript и CLI
keywords: [1C, 1С, 1С:Предприятие, 1С:Предприятие 8.3, API, Интеграция, Сервисы, Обмен, OneScript, CLI, MySQL]
---

import Tabs from '@theme/Tabs';
import TabItem from '@theme/TabItem';
import Admonition from '@theme/Admonition';

# Получить лог 
 Получает данные лога соединения (при включенном логировании в память)



<Tabs>
  <TabItem value="params" label="Параметры" default>

`Функция ПолучитьЛог(Знач Соединение, Знач КакСтрока = Ложь, Знач ЧислоСобытий = 100) Экспорт`

  | Параметр | CLI опция | Тип | Обяз. | Назначение |
  |-|-|-|-|-|
  | Соединение | - | Произвольный | &#x2714; | Объект компоненты с открытым соединением |
  | КакСтрока | - | Булево | &#x2716; | Истина > возвращает лог одной строкой, Ложь > как массив |
  | ЧислоСобытий | - | Число | &#x2716; | Число последних событий для получения. 0 > без ограничений |


<div className="return-value-note">
  <div className="return-value-note__title">Возвращаемое значение</div>
  <div className="return-value-note__value">
  Строка, Соответствие Из КлючИЗначение - Лог как строка или соответствие с полным результатом выполнения
  </div>
</div>
  
  </TabItem>
  <TabItem value="extended" label={<span>Расширенный вызов{' '}<a href="/docs/Start/Advanced-call" target="_blank" rel="noreferrer" title="Справка о расширенном вызове" onClick={(e) => e.stopPropagation()}>?</a></span>}>

*Для текущего метода нет дополнительных параметров расширенного вызова.*


  </TabItem>
</Tabs>


<Admonition type="caution" title="Предупреждение" className="nocli-admonition">
<div className="addin">
<strong>NOCLI:</strong> данный метод недоступен для использования в CLI версии
</div>
</Admonition>


```bsl title="Пример использования для 1С:Предприятие/OneScript"
    ФайлЛога             = ПолучитьИмяВременногоФайла("txt");
    НастройкиЛогирования = OPI_MySQL.ПолучитьНастройкиЛогирования(Истина, 100, ФайлЛога);

    Адрес  = "127.0.0.1";
    Логин  = "bayselonarrend";
    Пароль = "12we...";
    База   = "";

    TLS = Истина;
    Порт = 3306;
    СтрокаПодключения = OPI_MySQL.СформироватьСтрокуПодключения(Адрес, База, Логин, Пароль, Порт);

    Если TLS Тогда
        НастройкиTLS = OPI_MySQL.ПолучитьНастройкиTLS(Истина);
    Иначе
        НастройкиTLS = Неопределено;
    КонецЕсли;

    Соединение = OPI_MySQL.ОткрытьСоединение(СтрокаПодключения, НастройкиTLS, НастройкиЛогирования);

    Если Не OPI_MySQL.ЭтоКоннектор(Соединение) Тогда
        ВызватьИсключение OPI_Инструменты.JSONСтрокой(Соединение);
    КонецЕсли;

    Результат = OPI_MySQL.ВыполнитьЗапросSQL("SELECT 1 AS n", , , Соединение);

    Результат = OPI_MySQL.ПолучитьЛог(Соединение);
```
    



```json title="Результат"
{
 "logs": [
  "[2026-05-26 17:32:33.815] Connecting to MySQL...",
  "[2026-05-26 17:32:34.473] Connected to MySQL"
 ],
 "result": true,
 "returned": 2,
 "total": 2
}
```
