---
sidebar_position: 6
sidebar_class_name: doc-no-cli
description: Отправить текстовое сообщение  и другие функции для работы с WebSocket в Открытом пакете интеграций - бесплатной open-source библиотеке интеграций для 1С:Предприятие 8, OneScript и CLI
keywords: [1C, 1С, 1С:Предприятие, 1С:Предприятие 8.3, API, Интеграция, Сервисы, Обмен, OneScript, CLI, WebSocket]
---

import Tabs from '@theme/Tabs';
import TabItem from '@theme/TabItem';
import Admonition from '@theme/Admonition';

# Отправить текстовое сообщение 
 Отправляет текст в соединение



<Tabs>
  <TabItem value="params" label="Параметры" default>

`Функция ОтправитьТекстовоеСообщение(Знач Соединение, Знач Текст) Экспорт`

  | Параметр | CLI опция | Тип | Обяз. | Назначение |
  |-|-|-|-|-|
  | Соединение | - | Произвольный | &#x2714; | Соединение, См. [`ОткрытьСоединение`](/docs/WebSocket/Client-methods/Create-connection) |
  | Текст | - | Строка | &#x2714; | Текст или путь к текстовому файлу |


<div className="return-value-note">
  <div className="return-value-note__title">Возвращаемое значение</div>
  <div className="return-value-note__value">
  Соответствие Из КлючИЗначение - Результат выполнения
  </div>
</div>
  
  </TabItem>
  <TabItem value="extended" label={<span>Расширенный вызов{' '}<a href="/docs/Start/Advanced-call" target="_blank" rel="noreferrer" title="Справка о расширенном вызове" onClick={(e) => e.stopPropagation()}>?</a></span>}>

*Для текущего метода нет дополнительных параметров расширенного вызова.*


  </TabItem>
</Tabs>


<Admonition type="caution" title="Предупреждение" className="nocli-admonition">
<div className="addin">
<strong>NOCLI:</strong> данный метод недоступен для использования в CLI версии
</div>
</Admonition>


```bsl title="Пример использования для 1С:Предприятие/OneScript"
    Адрес = "wss://127.0.0.1:8443";
    НуженПрокси = Истина;
    НуженTLS    = Истина;

    Заголовки = Новый Соответствие;
    Заголовки.Вставить("X-Trace-Id", "OPI-WS-TEST");

    Если НуженTls Тогда
        НастройкиTls = OPI_WebSocket.ПолучитьНастройкиTls(Истина);
    КонецЕсли;

    Если НуженПрокси Тогда

        ПроксиАдрес = "127.0.0.1";
        ПроксиПорт  = "8071";
        ПроксиВид   = "http";

        ПроксиПользователь = "proxyuser";
        ПроксиПароль       = "12we...";

        НастройкиПрокси = OPI_Компоненты.ПолучитьНастройкиПрокси(ПроксиАдрес
            , ПроксиПорт
            , ПроксиВид
            , ПроксиПользователь
            , ПроксиПароль);

    КонецЕсли;

    Соединение = OPI_WebSocket.ОткрытьСоединение(Адрес, НастройкиTls, НастройкиПрокси, Заголовки);

    Сообщение = "echo-text-" + Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=yyyyMMddhhmmss");

    Если OPI_WebSocket.ЭтоОбъектКлиента(Соединение) Тогда
        Результат = OPI_WebSocket.ОтправитьТекстовоеСообщение(Соединение, Сообщение);
    Иначе
        Результат = Соединение;
    КонецЕсли;
```
    



```json title="Результат"
{
 "result": true
}
```
