---
sidebar_position: 2
sidebar_class_name: doc-no-cli
description: Остановить сервер  и другие функции для работы с WebSocket в Открытом пакете интеграций - бесплатной open-source библиотеке интеграций для 1С:Предприятие 8, OneScript и CLI
keywords: [1C, 1С, 1С:Предприятие, 1С:Предприятие 8.3, API, Интеграция, Сервисы, Обмен, OneScript, CLI, WebSocket]
---

import Tabs from '@theme/Tabs';
import TabItem from '@theme/TabItem';
import Admonition from '@theme/Admonition';

# Остановить сервер 
 Завершает работу сервера



<Tabs>
  <TabItem value="params" label="Параметры" default>

`Функция ОстановитьСервер(Знач ОбъектСервера) Экспорт`

  | Параметр | CLI опция | Тип | Обяз. | Назначение |
  |-|-|-|-|-|
  | ОбъектСервера | - | Произвольный | &#x2714; | Объект компоненты запущенного сервера |


<div className="return-value-note">
  <div className="return-value-note__title">Возвращаемое значение</div>
  <div className="return-value-note__value">
  Соответствие Из КлючИЗначение - Результат выполнения
  </div>
</div>
  
  </TabItem>
  <TabItem value="extended" label={<span>Расширенный вызов{' '}<a href="/docs/Start/Advanced-call" target="_blank" rel="noreferrer" title="Справка о расширенном вызове" onClick={(e) => e.stopPropagation()}>?</a></span>}>

*Для текущего метода нет дополнительных параметров расширенного вызова.*


  </TabItem>
</Tabs>


<Admonition type="caution" title="Предупреждение" className="nocli-admonition">
<div className="addin">
<strong>NOCLI:</strong> данный метод недоступен для использования в CLI версии
</div>
</Admonition>


```bsl title="Пример использования для 1С:Предприятие/OneScript"
    Порт          = 9894;
    ОбъектСервера = OPI_WebSocket.ЗапуститьСервер(Порт);

    Результат = OPI_WebSocket.ОстановитьСервер(ОбъектСервера);
```
    



```json title="Результат"
{
 "result": true
}
```
