﻿---
sidebar_position: 6
description: Получить настройки TLS и другие функции для работы с MySQL в Открытом пакете интеграций - бесплатной open-source библиотеке интеграций для 1С:Предприятие 8, OneScript и CLI
keywords: [1C, 1С, 1С:Предприятие, 1С:Предприятие 8.3, API, Интеграция, Сервисы, Обмен, OneScript, CLI, MySQL]
---

import Tabs from '@theme/Tabs';
import TabItem from '@theme/TabItem';

# Получить настройки TLS
 Формирует настройки для использования TLS при выполнении запросов



`Функция ПолучитьНастройкиTls(Знач ОтключитьПроверкуСертификатов, Знач ПутьКСертификату = "") Экспорт`

  | Параметр | CLI опция | Тип | Обяз. | Назначение |
  |-|-|-|-|-|
  | ОтключитьПроверкуСертификатов | --trust | Булево | &#x2714; | Позволяет работать с некорретными сертификатами, в т.ч. самоподписанными |
  | ПутьКСертификату | --cert | Строка | &#x2716; | Путь к корневому PEM файлу сертификата, если его нет в системном хранилище |

  
  Возвращаемое значение:   Структура Из КлючИЗначение - Структура настроек TLS соединения

<br/>

:::tip
Настройки Tls могут быть установлены только в момент создания соединения: явного, при использовании функции `ОткрытьСоединение` или неявного, при передаче строки подключения в методы ORM.

Передача настроек Tls совместно с передачей уже созданного соединения в параметр `Соединение` будет проигнорирована
:::
<br/>



```bsl title="Пример использования для 1С:Предприятие/OneScript"
    Результат = OPI_MySQL.ПолучитьНастройкиTls(Истина);
```
    

 <Tabs>
  
    <TabItem value="bash" label="Bash" default>
        ```bash
            oint mysql ПолучитьНастройкиTls \
              --trust "True"
        ```
    </TabItem>
  
    <TabItem value="bat" label="CMD/Bat" default>
        ```batch
            oint mysql ПолучитьНастройкиTls ^
              --trust "True"
        ```
    </TabItem>
</Tabs>


```json title="Результат"
{
 "use_tls": true,
 "accept_invalid_certs": false
}
```
