﻿---
sidebar_position: 2
description: Получить конфигурацию соединения и другие функции для работы с SQLite в Открытом пакете интеграций - бесплатной open-source библиотеке интеграций для 1С:Предприятие 8, OneScript и CLI
keywords: [1C, 1С, 1С:Предприятие, 1С:Предприятие 8.3, API, Интеграция, Сервисы, Обмен, OneScript, CLI, SQLite]
---

import Tabs from '@theme/Tabs';
import TabItem from '@theme/TabItem';

# Получить конфигурацию соединения
 Формирует полную структуру настроек соединения, которая может быть использована вместо самого соединения при вызове других функций



`Функция ПолучитьКонфигурациюСоединения(Знач НастройкиSSH, Знач Прокси = Неопределено) Экспорт`

  | Параметр | CLI опция | Тип | Обяз. | Назначение |
  |-|-|-|-|-|
  | НастройкиSSH | --set | Структура Из КлючИЗначение | &#x2714; | Настройки SSH |
  | Прокси | --proxy | Структура Из КлючИЗначение | &#x2716; | Настройки прокси, если необходимо. См ПолучитьНастройкиПрокси |

  
  Возвращаемое значение:   Структура Из КлючИЗначение - Структура настроек соединения

<br/>

:::tip
Может быть передана в качестве параметра `Соединение` в других функциях вместо настоящего соединения из функции `ОткрытьСоединение`. При этом новое соединение будет открыто и закрыто в рамках вызываемой функции

Не рекомендуется использовать конфигурацию соединения при множественных обращениях к серверу SSH. Данный функционал предназначен, в первую очередь для CLI версии ОПИ, где хранение соединения между вызовами невозможно
:::
<br/>



    




