﻿---
sidebar_position: 2
description: Закрыть соединение  и другие функции для работы с MySQL в Открытом пакете интеграций - бесплатной open-source библиотеке интеграций для 1С:Предприятие 8, OneScript и CLI
keywords: [1C, 1С, 1С:Предприятие, 1С:Предприятие 8.3, API, Интеграция, Сервисы, Обмен, OneScript, CLI, MySQL]
---

import Tabs from '@theme/Tabs';
import TabItem from '@theme/TabItem';

# Закрыть соединение 
 Явно закрывает переданное соединение



`Функция ЗакрытьСоединение(Знач Соединение) Экспорт`

  | Параметр | CLI опция | Тип | Обяз. | Назначение |
  |-|-|-|-|-|
  | Соединение | - | Произвольный | &#x2714; | Объект компоненты с открытым соединением |

  
  Возвращаемое значение:   Структура Из КлючИЗначение - Результат закрытия соединения

<br/>


:::caution
**NOCLI:** данный метод недоступен для использования в CLI версии
:::
<br/>



```bsl title="Пример использования для 1С:Предприятие/OneScript"
    Адрес  = ПараметрыФункции["PG_IP"];
    Логин  = "bayselonarrend";
    Пароль = ПараметрыФункции["PG_Password"];
    База   = "";

    СтрокаПодключения = OPI_MySQL.СформироватьСтрокуПодключения(Адрес, База, Логин, Пароль);
    Соединение        = OPI_MySQL.ОткрытьСоединение(СтрокаПодключения);
    Результат         = OPI_MySQL.ЗакрытьСоединение(Соединение);
```
    



```json title="Результат"
{
 "result": true
}
```
