---
sidebar_position: 8
sidebar_class_name: doc-no-cli
description: Это объект сервера  и другие функции для работы с WebSocket в Открытом пакете интеграций - бесплатной open-source библиотеке интеграций для 1С:Предприятие 8, OneScript и CLI
keywords: [1C, 1С, 1С:Предприятие, 1С:Предприятие 8.3, API, Интеграция, Сервисы, Обмен, OneScript, CLI, WebSocket]
---

import Tabs from '@theme/Tabs';
import TabItem from '@theme/TabItem';
import Admonition from '@theme/Admonition';

# Это объект сервера 
 Проверяет, что значение является объектом внешней компоненты сервера TCP



<Tabs>
  <TabItem value="params" label="Параметры" default>

`Функция ЭтоОбъектСервера(Знач Значение) Экспорт`

  | Параметр | CLI опция | Тип | Обяз. | Назначение |
  |-|-|-|-|-|
  | Значение | - | Произвольный | &#x2714; | Значение для проверки |


<div className="return-value-note">
  <div className="return-value-note__title">Возвращаемое значение</div>
  <div className="return-value-note__value">
  Булево -  Это коннектор
  </div>
</div>
  
  </TabItem>
  <TabItem value="extended" label={<span>Расширенный вызов{' '}<a href="/docs/Start/Advanced-call" target="_blank" rel="noreferrer" title="Справка о расширенном вызове" onClick={(e) => e.stopPropagation()}>?</a></span>}>

*Для текущего метода нет дополнительных параметров расширенного вызова.*


  </TabItem>
</Tabs>


<Admonition type="caution" title="Предупреждение" className="nocli-admonition">
<div className="addin">
<strong>NOCLI:</strong> данный метод недоступен для использования в CLI версии
</div>
</Admonition>
<br/>



    




