﻿---
sidebar_position: 1
---

import Tabs from '@theme/Tabs';
import TabItem from '@theme/TabItem';

# Открыть соединение 
 Открывает новое соединения RCON



`Функция ОткрытьСоединение(Знач ПараметрыСоединения) Экспорт`

  | Параметр | CLI опция | Тип | Обяз. | Назначение |
  |-|-|-|-|-|
  | ПараметрыСоединения | - | Структура Из КлючИЗначение | &#x2714; | Параметры соединения. См. СформироватьПараметрыСоединения |

  
  Возвращаемое значение:   Произвольный - Объект коннектора или структура с информацией об ошибке

<br/>


:::caution
**NOCLI:** данный метод недоступен для использования в CLI версии
:::
<br/>



```bsl title="Пример использования для 1С:Предприятие/OneScript"
    URL           = "127.0.0.1:25565";
    Пароль        = "Jg9F...";
    ТаймаутЗаписи = 20;
    ТаймаутЧтения = 20;

    ПараметрыСоединения = OPI_RCON.СформироватьПараметрыСоединения(URL, Пароль, ТаймаутЧтения, ТаймаутЗаписи);
    Результат           = OPI_RCON.ОткрытьСоединение(ПараметрыСоединения);
```
    



```json title="Результат"
НЕ JSON: AddIn.OPI_RCON.Main
```
