﻿---
sidebar_position: 6
---

import Tabs from '@theme/Tabs';
import TabItem from '@theme/TabItem';

# Получить настройки TLS
 Формирует настройки для использования TLS при выполнении запросов



`Функция ПолучитьНастройкиTls(Знач ОтключитьПроверкуСертификатов, Знач ПутьКСертификату = "") Экспорт`

  | Параметр | CLI опция | Тип | Обяз. | Назначение |
  |-|-|-|-|-|
  | ОтключитьПроверкуСертификатов | --trust | Булево | &#x2714; | Позволяет работать с некорретными сертификатами, в т.ч. самоподписанными |
  | ПутьКСертификату | --cert | Строка | &#x2716; | Путь к корневому PEM файлу сертификата, если его нет в системном хранилище |

  
  Возвращаемое значение:   Структура Из КлючИЗначение - Структура настроек TLS соединения

<br/>

:::tip
Настройки Tls могут быть установлены только в момент создания соединения: явного, при использовании функции `ОткрытьСоединение` или неявного, при передаче строки подключения в методы ORM.

Передача настроек Tls совместно с передачей уже созданного соединения в параметр `Соединение` будет проигнорирована
:::
<br/>



```bsl title="Пример использования для 1С:Предприятие/OneScript"
    Результат = OPI_MySQL.ПолучитьНастройкиTls(Ложь);
```
    



```json title="Результат"
{
 "use_tls": true,
 "accept_invalid_certs": false
}
```
