﻿---
sidebar_position: 1
description: Открыть соединение  и другие функции для работы с MySQL в Открытом пакете интеграций - бесплатной open-source библиотеке интеграций для 1С:Предприятие 8, OneScript и CLI
keywords: [1C, 1С, 1С:Предприятие, 1С:Предприятие 8.3, API, Интеграция, Сервисы, Обмен, OneScript, CLI, MySQL]
---

import Tabs from '@theme/Tabs';
import TabItem from '@theme/TabItem';

# Открыть соединение 
 Создает подключение к указанной базе



`Функция ОткрытьСоединение(Знач СтрокаПодключения = "", Знач Tls = "") Экспорт`

  | Параметр | CLI опция | Тип | Обяз. | Назначение |
  |-|-|-|-|-|
  | СтрокаПодключения | - | Строка | &#x2716; | Строка подключения. См. СформироватьСтрокуПодключения |
  | Tls | - | Структура Из КлючИЗначение | &#x2716; | Настройки TLS, если необходимо. См. ПолучитьНастройкиTls |

  
  Возвращаемое значение:   Произвольный - Объект коннектора или структура с информацией об ошибке

<br/>


:::caution
**NOCLI:** данный метод недоступен для использования в CLI версии
:::
<br/>



```bsl title="Пример использования для 1С:Предприятие/OneScript"
    Адрес  = "127.0.0.1";
    Логин  = "bayselonarrend";
    Пароль = "12we...";
    База   = "";

    СтрокаПодключения = OPI_MySQL.СформироватьСтрокуПодключения(Адрес, База, Логин, Пароль);
    Результат         = OPI_MySQL.ОткрытьСоединение(СтрокаПодключения);

    OPI_MySQL.ЗакрытьСоединение(Результат);

    // С TLS

    Адрес = "api.athenaeum.digital";
    Порт  = "3307";

    СтрокаПодключения = OPI_MySQL.СформироватьСтрокуПодключения(Адрес, База, Логин, Пароль, Порт);
    НастройкиTLS      = OPI_MySQL.ПолучитьНастройкиTls(Ложь);

    Результат = OPI_MySQL.ОткрытьСоединение(СтрокаПодключения, НастройкиTLS);

    OPI_MySQL.ЗакрытьСоединение(Результат);
```
    



```json title="Результат"
НЕ JSON: AddIn.OPI_MySQL.Main
```
