﻿---
sidebar_position: 3
description: Получить настройки проекта и другие функции для работы с Melezh в Открытом пакете интеграций - бесплатной open-source библиотеке интеграций для 1С:Предприятие 8, OneScript и CLI
keywords: [1C, 1С, 1С:Предприятие, 1С:Предприятие 8.3, API, Интеграция, Сервисы, Обмен, OneScript, CLI]
---

import Tabs from '@theme/Tabs';
import TabItem from '@theme/TabItem';

# Получить настройки проекта
 Получает список всех текущих настроек проекта



`Функция ПолучитьНастройкиПроекта(Знач Проект) Экспорт`

  | Параметр | CLI опция | Тип | Обяз. | Назначение |
  |-|-|-|-|-|
  | Проект | --proj | Строка | &#x2714; | Путь к файлу проекта |

  
  Возвращаемое значение:   Структура Из КлючИЗначение - Список настроек проекта

<br/>



    

 <Tabs>
  
    <TabItem value="bash" label="Bash" default>
        ```bash
            melezh  ПолучитьНастройкиПроекта \
              --proj "C:\Users\bayselonarrend\AppData\Local\Temp\osb5ekwx.44f"
        ```
    </TabItem>
  
    <TabItem value="bat" label="CMD/Bat" default>
        ```batch
            melezh  ПолучитьНастройкиПроекта ^
              --proj "C:\Users\bayselonarrend\AppData\Local\Temp\osb5ekwx.44f"
        ```
    </TabItem>
</Tabs>

```json title="Результат"
{
 "data": [
  {
   "description": "Пароль входа веб-консоли",
   "name": "ui_password",
   "value": "admin"
  },
  {
   "description": "Путь сохранения логов. Для отключения логирования установите пустое значение",
   "name": "logs_path",
   "value": "C:/Users/bayselonarrend/AppData/Local/Temp/Melezh/1dd360e7-2c1c-4d65-9b19-626257c88520"
  },
  {
   "description": "Логирование заголовков входящих запросов",
   "name": "logs_req_headers",
   "value": "true"
  },
  {
   "description": "Логирование тела входящих запросов",
   "name": "logs_req_body",
   "value": "true"
  },
  {
   "description": "Отключение логирования logs_req_body для запросов, свыше этого размер (в байтах). 0 - без ограничений",
   "name": "logs_req_max_size",
   "value": "104857600"
  },
  {
   "description": "Логирование тела исходящих ответов",
   "name": "logs_res_body",
   "value": "true"
  },
  {
   "description": "Отключение логирования logs_res_body для запросов, свыше этого размер (в байтах). 0 - без ограничений",
   "name": "logs_res_max_size",
   "value": "104857600"
  }
 ],
 "result": true
}
```
